NAME            StatLine WINDOWAPI
STUB            'OS2STUB.EXE'
DESCRIPTION     'StatusLine Demo Program'
CODE            PRELOAD MOVEABLE
DATA            LOADONCALL MOVEABLE MULTIPLE READWRITE
STACKSIZE       32768
